INSERT INTO `config_options` (`id`, `option_name`, `description.russian`, `description.english`, `uniq`, `type`, `default_value`, `min_value`, `max_value`) VALUES ('69', 'clean_empty_user', 'Автоматически удалять записи пользователей, не содержащие ip-адресов или автоматических привязок', 'Automatically delete user records that do not contain IP addresses or automatic bindings', '1', 'bool', '0', '0', '1');
UPDATE `config_options` SET `min_value` = '0' WHERE `config_options`.`min_value`<>0 AND `config_options`.`type`='bool';
UPDATE `config_options` SET `max_value` = '1' WHERE `config_options`.`max_value`<>1 AND `config_options`.`type`='bool';
ALTER TABLE `config_options` CHANGE `type` `type` VARCHAR(100) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL;
INSERT INTO `config_options` (`id`, `option_name`, `description.russian`, `description.english`, `uniq`, `type`, `default_value`, `min_value`, `max_value`) VALUES ('70', 'dns_server_type', 'Тип используемого dns-сервера: Windows, Bind. Если используется локальный dnsmasq - параметры dns-сервера указывать не надо.', 'The type of dns server used: Windows, Bind. If you are using a local dnsmasq, you do not need to specify the dns server parameters.', '1', 'list;windows;bind', 'bind', '0', '0');
INSERT INTO `config_options` (`id`, `option_name`, `description.russian`, `description.english`, `uniq`, `type`, `default_value`, `min_value`, `max_value`) VALUES ('71', 'enable_dns_updates', 'Включить обновления DNS имен при изменении dns-имени в ip-записи', 'Enable DNS name updates when dns name changes in an ip record', '1', 'bool', '0', '0', '1');
